-- ============================================================
-- 个微AI数字员工开关字段
-- 在租户库执行：ALTER TABLE company_wx_account ADD COLUMN ai_status
-- ai_status: 0-AI开启(默认), 1-AI关闭
-- ============================================================

ALTER TABLE company_wx_account ADD COLUMN ai_status int DEFAULT 0 COMMENT 'AI数字员工状态 0-开启 1-关闭';
