<template>
	<view class="container">
		<view class="list-li-title">设备显示离线一般由以下原因造成:</view>
		<text class="list-li">1.设备未插卡;</text>
		<text class="list-li">2.设备未开机;</text>
		<text class="list-li">3.设备未联网;</text>
		<text class="list-li">4.设备处于网络不佳的位置;</text>
		<text class="list-li">5.手表未佩戴;</text>
		<text class="list-li">6.佩戴手表睡眠期间;</text>
		<view class="list-li-title" style="margin-top: 40rpx;">请从以下几个方面检查设备:</view>
		<text class="list-li">1.检查设备SIM卡是否正确安装;</text>
		<text class="list-li">2.确定卡的资费是否正常，并且能正常使用流量通道，可拨打运营商电话咨询确认;</text>
		<text class="list-li">3.SIM卡重新安装后,需要重启设备才能联网;</text>
		<text class="list-li">4.设备长时间处于网络不佳的位置，位置移动后也需要重启设备来帮助设备重新联网;</text>
		<text class="list-li">5.确保手表是开机状态;</text>
		<text class="list-li">6.确保手表佩戴在手腕上。</text>
		<view class="list-li-tips">*完成以上操作重启设备后，需等待2-3分钟让设备重新联网</view>
	</view>
</template>

<script>
</script>

<style scoped lang="scss">
	.container {
		padding: 1em;
		font-family: PingFang SC, PingFang SC;
		font-weight: 400;
		font-size: 32rpx;
		line-height: 44rpx;
		color: #222222;
		.list-li-title {
			display: list-item;
			margin-left: 1em;
		}
		.list-li {
			display: list-item;
			list-style-type: none;
			margin-left: 1em;
		}
		.list-li-tips {
			margin: 60rpx 1em;
			color: red;
		}
	}
</style>