-- 个微SOP表结构（his_sop 数据库）
-- 执行前请确认已切换到 his_sop 数据库

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `wx_sop` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键ID',
  `name` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '名称',
  `filter_type` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '筛选方式(0标签1群聊)',
  `select_tags` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '选择的标签',
  `exclude_tags` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '排查的标签',
  `temp_id` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '模板ID',
  `company_id` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '公司ID',
  `is_fixed` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '是否固定营期(0否1是)',
  `expiry_time` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '过期时间(小时)',
  `start_time` date DEFAULT NULL COMMENT '营期开始时间',
  `create_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  `create_by` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '创建者',
  `update_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
  `update_by` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '更新者',
  `remark` varchar(500) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_company_id` (`company_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='个微SOP表';
