-- 租户费用模块 SQL（租户库）
-- 适用数据库：MySQL 8.x
-- 说明：
-- 1) 按当前版本实现，计费数据集中存储在总库，按 tenant_id 逻辑隔离；
-- 2) 因此本版本“租户库”无新增计费表结构；
-- 3) 保留此文件用于后续版本（若改为租户库分片计费可在此追加）。

/* =========================================================
   当前版本无租户库 DDL 变更
   ========================================================= */
-- NO-OP

